--- config/cf/site.def.orig	Mon Nov 20 13:43:35 2000
+++ config/cf/site.def	Mon Nov 20 21:07:04 2000
@@ -67,6 +67,10 @@
 #endif
 */
 
+# ifdef SparcArchitecture
+#  define PositionIndependentCFlags -fPIC
+# endif
+
 #endif /* BeforeVendorCF */
 
 #ifdef AfterVendorCF
